; Cakewalk Instrument definition file for the
; Moog MP201 multi-pedal
; Tim Burgess, January 2010


.Patch Names


[MP201 Programs]
0=expressr
1=Reverse4
2=Triangle
3=4Square
4=4XSaw
5=4XRamp
6=4XRandom
7=4XNoise
8=4LFO-AMT
9=4XGate
10=LPFVPG
11=LPFVPG2
12=MF101Exp
13=MF101LFO
14=MF102Exp
15=MF102LFO
16=MF103Exp
17=MF103LFO
18=MF104Exp
19=MF104LFO
20=MURFExp1
21=MURFExp2
22=MURF-LFO
23=MF107Exp
24=MF107LFO
25=CP251Exp
26=CP251LFO
27=VgrFVMG
28=VgrLFO1
29=VgrLFO2
30=MultiMF
31=Noiser
32=MIDISync
33=MIDI-CC
34=
35=
36=
37=
38=
39=
40=
41=
42=
43=
44=
45=
46=
47=
48=
49=

; ---------------------------------------------------------------------

.Note Names

; 
----------------------------------------------------------------------

.Instrument Definitions

[Moog MP201]
Patch[0]=MP201 Programs
