; Cakewalk Instrument definition file for the
; Yamaha PLG150-PF Piano plugin to SW1000XG
; Alan Gruskoff Feb 2001 music@performantsystems.com
;
; Be sure to initialize the system with these SYSEX first:
; F0 7E 7F 09 01 F7		GM mode ON
; F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7 	XG System On
; F0 43 10 4C 00 00 7F 00 F7 	All Params Reset  (optional)
; F0 43 10 4C 00 00 04 7F F7 	Master Volume 127 (optional)
; ----------------------------------------------------------------------

.Patch Names


[PLG150-PF Bank 80,0]
0=Grand Piano Stereo
1=Bright Piano
2=CP
3=Honky Tonk 1
4=Tea
5=Full Tine
6=Harpsichord 1
7=Clavinet 1

[PLG150-PF Bank 80,64]
0=Grand Piano Mono
1=Digital
2=CP Symph
3=Honky Tonk 2
4=Deodar
5=DX EP2
6=Harpsichord 2
7=Clavinet 2

[PLG150-PF Bank 80,65]
0=Bright Grand
1=Chorus Digital
2=Tremolo CP
3=Honky Tonk 3
4=70's EP
5=DX 1980
6=Harpsichord 3
7=Mute Clavinet

[PLG150-PF Bank 80,66]
0=60's Grand
1=Grand + EP
2=Bright CP
3=FM Honkytonk
4=80's EP
5=DX 1990
6=Harpsichord 4
7=Phased Clavinet 1

[PLG150-PF Bank 80,67]
0=Rich Grand Stereo
1=Digital Grand
2=Digital CP 1
4=Crisp CP
5=Mellow DX
6=Rich Harpsichord
7=Phased Clavinet 2

[PLG150-PF Bank 80,68]
0=Rich Grand Mono
1=Grand w/DX
2=Jino
4=Sweetness
5=Chorus Tine
6=Sharp Harpsichord
7=Wah Clavinet

[PLG150-PF Bank 80,69]
0=60's Jazz Piano
1=Chorus Digital Piano
2=Digital CP 2
4=Freeway
5=Chorus EP2
7=Digital Clavinet

[PLG150-PF Bank 80,70]
0=Tight Grand Stereo
1=Glass Piano
2=Petit CP
4=Tremolo 70
5=Chorus 1980
7=Chorus Digital Clavinet

[PLG150-PF Bank 80,71]
0=Tight Grand Mono
1=Digital Tine
4=Remark
5=Chorus 1990
7=Phase Digital Clavinet

[PLG150-PF Bank 80,72]
0=Power Grand
1=Saw Digital 1
4=Sample
5=Dark DX EP

[PLG150-PF Bank 80,73]
0=Mild Grand
1=Saw Digital 2
4=Mid 70's
5=FT Ballad

[PLG150-PF Bank 80,74]
0=Timeworn
4=Celeste 80
5=Sym EP2

[PLG150-PF Bank 80,75]
0=Chorus Mono
4=At Once
5=Chorus 1982

[PLG150-PF Bank 80,76]
0=Doom
4=Tremolo Dyno
5=90's Ballad

[PLG150-PF Bank 80,77]
0=Phono
4=Tremolo Wurlitzer
5=816

[PLG150-PF Bank 80,78]
0=Room
4=Phase 70
5=DX EP +Pad

[PLG150-PF Bank 80,79]
0=Ambient Grand
4=Delayed Dyno
5=DX Synth Str

[PLG150-PF Bank 80,80]
0=Flanger Grand
4=Flanger Dyno
5=DX EP +Chorus

[PLG150-PF Bank 80,81]
0=Celeste Grand
4=Distorted 70
5=Balmy DX

[PLG150-PF Bank 80,82]
0=Double Piano
4=Dyno 81
5=Glassy EP

[PLG150-PF Bank 80,83]
0=Montuno
4=Tonight
5=FM Piano

[PLG150-PF Bank 80,84]
0=Grand Dyno
4=Dyno 83
5=Chorus FMP1

[PLG150-PF Bank 80,85]
0=David
4=Double 70's

[PLG150-PF Bank 80,86]
0=Rhody Grand
4=Digital Rhodes

[PLG150-PF Bank 80,87]
0=Perc Piano
4=Choir EP

[PLG150-PF Bank 80,88]
0=Grand DX 1
4=Paddy EP

[PLG150-PF Bank 80,89]
0=Grand DX 2
4=Voice Pad EP

[PLG150-PF Bank 80,90]
0=Bob
4=Vibrato EP

[PLG150-PF Bank 80,91]
0=Piano Str
4=60's EP

[PLG150-PF Bank 80,92]
0=Piano St Pad
4=Trump

[PLG150-PF Bank 80,93]
0=Synth Str Pf
4=Donny Wurlitzer

[PLG150-PF Bank 80,94]
0=Piano Pad
4=Wurlitzer Amp

[PLG150-PF Bank 80,95]
0=Oct Pf + Pad

[PLG150-PF Bank 80,96]
0=Pf + Choir

[PLG150-PF Bank 80,97]
0=Mod Pad Pf

[PLG150-PF Bank 80,98]
0=Pia-Tron

[PLG150-PF Bank 80,99]
0=Sitary Pf

[PLG150-PF Bank 80,100]
0=St Grand P Stereo

[PLG150-PF Bank 80,101]
0=St Grand P Mono

[PLG150-PF Bank 80,102]
0=St Rich Stereo

[PLG150-PF Bank 80,103]
0=St Rich Mono

[PLG150-PF Bank 80,104]
0=St Tight Stereo

[PLG150-PF Bank 80,105]
0=St Tight Mono

; ----------------------------------------------------------------------

.Note Names

; ----------------------------------------------------------------------

.Instrument Definitions

[Yamaha PLG150-PF Plugin]
;Control=SW1000 XG Controllers
;RPN=SW1000 XG RPN
;NRPN=SW1000 XG NRPN
Patch[10240]=PLG150-PF Bank 80,0
Patch[10304]=PLG150-PF Bank 80,64
Patch[10305]=PLG150-PF Bank 80,65
Patch[10306]=PLG150-PF Bank 80,66
Patch[10307]=PLG150-PF Bank 80,67
Patch[10308]=PLG150-PF Bank 80,68
Patch[10309]=PLG150-PF Bank 80,69
Patch[10310]=PLG150-PF Bank 80,70
Patch[10311]=PLG150-PF Bank 80,71
Patch[10312]=PLG150-PF Bank 80,72
Patch[10313]=PLG150-PF Bank 80,73
Patch[10314]=PLG150-PF Bank 80,74
Patch[10315]=PLG150-PF Bank 80,75
Patch[10316]=PLG150-PF Bank 80,76
Patch[10317]=PLG150-PF Bank 80,77
Patch[10318]=PLG150-PF Bank 80,78
Patch[10319]=PLG150-PF Bank 80,79
Patch[10320]=PLG150-PF Bank 80,80
Patch[10321]=PLG150-PF Bank 80,81
Patch[10322]=PLG150-PF Bank 80,82
Patch[10323]=PLG150-PF Bank 80,83
Patch[10324]=PLG150-PF Bank 80,84
Patch[10325]=PLG150-PF Bank 80,85
Patch[10326]=PLG150-PF Bank 80,86
Patch[10327]=PLG150-PF Bank 80,87
Patch[10328]=PLG150-PF Bank 80,88
Patch[10329]=PLG150-PF Bank 80,89
Patch[10330]=PLG150-PF Bank 80,90
Patch[10331]=PLG150-PF Bank 80,91
Patch[10332]=PLG150-PF Bank 80,92
Patch[10333]=PLG150-PF Bank 80,93
Patch[10334]=PLG150-PF Bank 80,94
Patch[10335]=PLG150-PF Bank 80,95
Patch[10336]=PLG150-PF Bank 80,96
Patch[10337]=PLG150-PF Bank 80,97
Patch[10338]=PLG150-PF Bank 80,98
Patch[10339]=PLG150-PF Bank 80,99
Patch[10340]=PLG150-PF Bank 80,100
Patch[10341]=PLG150-PF Bank 80,101
Patch[10342]=PLG150-PF Bank 80,102
Patch[10343]=PLG150-PF Bank 80,103
Patch[10344]=PLG150-PF Bank 80,104
Patch[10345]=PLG150-PF Bank 80,105
